尊龙凯时人生就是搏

工信部试点树模|尊龙凯时人生就是搏助力多个客户入选工信部《2023年工业和信息化领域数据清静典范案例》
更新时间:2024-03-20 泉源:原创 编辑:治理员 浏览:1119

工业和信息化部网络清静治理局于克日宣布了2023年工业和信息化领域数据清静典范案例名单。尊龙凯时人生就是搏专精于运营商行业,与多个行业客户落地了成熟的数据清静实践案例。此次典范案例申报由中国电信股份有限公司广西分公司、中国电信股份有限公司安徽分公司、中国移动通讯集团贵州有限公司划分牵头,尊龙凯时人生就是搏作为建设支持单位,充分展示了各项目在现实应用中的显著效果。立异手艺计划依附优异的实践效果,获得专家高度认可,连中三元。

工信部试点树模|尊龙凯时人生就是搏助力多个客户入选工信部《2023年工业和信息化领域数据清静典范案例》

(图片泉源于:工业和信息化部官网)

2023年工业和信息化领域数据清静典范案例

此次数据清静典范案例遴选事情,是面向工业领域、电信和互联网领域组织开展的数据清静典范案例遴选,凭证手艺先进、特点突出的原则,挖掘行业普遍认可、企业应用效果优异的案例,树立行业标杆、扩大工业影响,增进数据清静产品、应用和效劳的树模推广,周全推动数据清静能力建设和立异生长。


在数字经济时代,数据已经成为最基础也是最要害的生产要素。运营商作为国家信息化建设的主力军,兼备数字基因与工业视角,具有奇异的能力系统,在数据资源、网络手艺等方面一直处于行业前沿。此次案例遴选经申报推荐、形式审查、专业初审和专家评审,最终评选出38个电信和互联网领域典范案例,具备较高的典范树模作用,能够为各行业企业数据清静的建设落地提供实践指引。

01



广西电信&尊龙凯时人生就是搏

“知、识、图、管、用”五步实现企业数据地图清静管控

通过熟悉资产、识别资产能力,确保全资产笼罩。接纳电信业主数据模子、数据字典,运用机械学习、深度学习算法能力,结适用户营业请求、清静运维、数据提取共享等场景,实现敏感数据识别打标、数据分类分级能力,增添了数据识别的类型,提高了数据分类分级的准确率。

通过增强数据资产发明(知资产)、举行数据识别(识数据)、构建数据地图(画地图)、自动化管控(管流动)、加速数据流通共享(用模子),提升数据使用效率,建设监视护航模式,增进数据应用清静合规,建成可控数据清静包管平台,包管企业一连施展数据要害生产要素价值。

02



安徽电信&尊龙凯时人生就是搏

基于AI+的数据清静监测感知典范案例

通过深度流量剖析监测应用层数据流转,实现接口和营业会看法址自动梳理、账号会见行为和轨迹识别,动态感知全域敏感数据流动状态,从数据流动中发明数据清静危害问题,实现全域数据动向的实时监控。同时平台提供应用资产台账梳理、会见行为清静审计、应用资产懦弱性危害场景剖析、数据走漏溯源追查等功效,实现应用数据流动的“可视”、应用接口的“可管”、数据流动危害的“可控”、数据走漏事务的“可溯”、数据清静日志的“可审”,周全赋能用户的数据清静治理及运营事情。


03



贵州移动&尊龙凯时人生就是搏

基于隐私盘算应用的反诈联合治理典范案例

接纳隐私盘算手艺,构建贵州移动与外部机构(银行、公安、政府等)“数据不出域”的信息共享反诈同盟,增进多方数据流通共享。隐私盘算作为一种由两个或多个加入方联合盘算的手艺和系统,加入方可以在不泄露各自数据的条件下通过协尴尬刁难数据举行联合机械学习和联合盘算。加入方的数据不出外地,在 ;な萸寰埠瞎娴耐笔迪侄喔龌沟脑词菘缬蛳嘀,涵盖数据的爆发、存储、盘算、应用、销毁等信息全流程,以期告竣使数据在各个环节中“可用不可见”的效果,知足合规的条件下充分挖掘和共享数据价值。





尊龙凯时人生就是搏在数据清静领域深耕多年,始终坚持一直精进手艺和立异产品研发,已围绕数据全生命周期的清静防护构建了全栈数据清静产品系统。未来,尊龙凯时人生就是搏将继续紧跟国家网络清静结构和行业热门,一连增强在数据清静防护、清静运营治理和供应链清静等领域的投入,致力成为支持客户数字化转型的坚实底座。
创立更清静的数字未来 身份与会见清静 · 数据清静 · 清静治理与运营 · 清静效劳
网站地图